01/10/15 : A partir  de abril aumenta la tarifa un 4.5% y reduce el
descuento de un 50+10% a un 50+5% en los brazos ART. Por tanto a
nosotros nos representa un incremento de un 10%


LUCES LED:

CALIDA - 3000K
NEUTRA  -   4000K
BLANCA  -  6000K NO LA TIENEN