SR. ARTURO ( MAQUINA DE BRAZOS ) - ALICANTE  618785891

02/11/11

Stock : 4800 bulones mecanizados
2743 tornillos mecanizados

Esto nos permite generar un total de 1350 jgos de soportes Logia 200
y nos sobrarán 2100 bulones.