Precio metraje Recasens

Liso o listado ..................  6.18 euros/m.lineal
Estampado      ..................  6.30 euros/m.lineal
Dickson        ..................  6.48 euros/m.lineal
Sattler        ..................  7.78 euros/m.lineal

PIEZA RECASENS Liso o Ltdo   4.92  euros/m.lineal
PIEZA SAULEDA  Liso o Ltdo   5.09  euros/m.lineal
PIEZA RECASENS Estampado     5.23  euros/m.lineal
PIEZA SAULEDA ESTAMPADO      5.41  euros/m.lineal