01/24  Confirmación de estas condiciones de Isma en el CRM
10/23  ha pasado Alberto de Persitec y le ofrece el 58% de Dto. en todo excepto en los motores que es un 55%. 
ojo!! anulan riesgo en Cesce


26/03/21 Quiere dejar de comprar a Persitec y nos pide exposición valorada en 4.559 - ( Dto. 50+15% ) = 1.938. Su potencial oscila en los 40.000 € pero está sólo en su zona por lo que creemos que puede
ser superior. Comprobamos facturación en 23 y a 29/10 está en 20.000 €. Haríamos una factura a pagar en mensualidades hasta Diciembre y luego le abonaríamos un 3% de su consumo para compensarle la exposición.
               * Toldo BI de 273 x 200             .....................................     508
               * Toldo telón de 273 x 050         ....................................      282  
               * Monobloc City de 350 x 300   .....................................   1.449       
               * Cofre Ares / Aland de 350 x 200  con motor y leds ...    2.320

20/11/19 Actualmente está comprando en Persitec