VARILLA VAINA PE NEGRO 5 mm....   0.040 EUROS/METRO

VARILLA VAINA PE NEGRO 5.5 mm..   0.045 EUROS/METRO

*  PRECIOS ACTUALIZADOS SEPTIEMBRE 2022
* MISMOS PRECIOS FEBRERO 2023

VARILLA VAINA PE NEGRO 5 mm....   0.085 EUROS/METRO (ROLLOS DE 400MT)  PRECIO PALET
VARILLA VAINA PE NEGRO 5.5mm.....0.060EURIS/METRO (ROLLOS DE 400MT)   PRECIO PALET
VARILLA VAINA PE NEGRO 6 mm....   0.10 EUROS/METRO (ROLLOS DE 350MT)  BAJO PEDIDO
VARILLA VAINA PE NEGRO 8 mm....   0.12 EUROS/METRO  (ROLLOS DE 200MT)   BAJO PEDIDO
VARILLA VAINA PE .............4mm.........0.085EUROS/METRO  (ROLLOS DE 500MT) BAJO PEDIDO, PEDIDO MÍNIMO  5 ROLLOS
