Baja en cesce por inactividad 26/08/2024

Riesgo Cesce: 10.000

Riesgo Cesce : 30.000 15/08/2019    CESCE BAJA RIESGO OJOO
50.000 (17/10/16) 


Factor Riesgo : 5
Código Asegurado : 276