Riesgo Cesce : 10.000
Factor Riesgo : 5
Código Asegurado : 212

1-10-18  Cliente fabricante que vende a metalistas y particulares ,y que nos compra  cambios de tejido tecnico.(no tienen maquina)
 Tiene exposicion de Shadelab y nos ha cprado algun producto de esta marca.