17/03/2023 OJO. CESCE baja riesgo a 10.000

04/24  Nos dice que compra los Invisibles a Persitec porque le gusta más el producto de Llaza pero sospecho que puede ser un tema precios. Tendríamos que hacer un 60% en B.I.
03/23  Haremos rappel del 3% del consumo para amortizar la exposición. Hasta un máximo del coste de la misma.
10/02/23   Montse hace un presupuesto conmigo de la tarifa de Navarrete y siempre lo hace con el 44%. Está confirmado. Los Paravento tenemos que tener de referencia el precio de Persitec
24/01/23   Navarrete suprime el rappel y le baja el descuento al 44%
14/07/22  Navarrete : Dto 45+2% de rappel siempre que compre mínimo como el año anterior .  ( 46.1% ) Le ofrecemos condiciones hasta Septiembre con intención de indefinido en : 
Correderos : 60 %
Cofres : 57 %
B.I. : 57 %

04/02/20  Navarrete : Dto 45%
Riesgo Cesce : 30.000 euros  El 02/05/2020 baja el riesgo a 8.000
Factor Riesgo: 6
Código asegurado : 247