CONDICIONES: 12/11/01        PRECIOS NETOS

* CAMBIO DE LONA ACRILICO..................  6.01E/M2
* TUBO DE 70 RANURADO MONTADO EN LONA......  2.30E/M.LINEAL
* PERFIL PU9 MONTADO EN LONA ..............  5.10E/M.LINEAL
* PERFIL PU4 MONTADO EN LONA ..............  4.00E/M.LINEAL

DTO.CONJUNTOS B.I ... 55% (PROGRAMACION)
MINIMO 250 JGOS.

* Servir Monoblocs montados
* Los cambios de lona para telón ==> corte 2.90 m.
* Toldos completos ......................... TARIFA - 15% Dto.

* Tubo 70 mm. ( Programación ) ............. 1.68 euros/m.
* Perfil PU9  ( Programación ) ............. 4.42 euros/m.

**ROLLO DE MACARRON........18.03 euros.
**ROLLO PLASTICO EMBALAR...48.08 euros.
****PVC CRISTAL CON CUARTERONES.....7.12 euros.
****PVC CRISTAL........6.96 m/l

RUBEN: 654.23.11.75

CLONA ENVISADOS:
TUBO 70.........2 EUROS/METRO
PU9.............5.00 EUROS/ METRO
MONTAJE.........6.01 EUROS


EL PEDIDO Nº4204, CORTINA 436 x 156 REFª 465 GRECIA SE LO HEMOS HECHO
POR DUPLICADO YA QUE DICEN QUE NO LO HAN RECIBIDO,LA 2ª ENTREGA VA SIN
CARGO, ( 65.98 EUROS ).

Nueva Dirección de entrega :  C/ Rafael Casanovas, 27  Castelldefels