Riesgo Cesce : 8.000 el dia 14/07/2020 pasa a 0
Factor Riesgo : 6
Código Asegurado : 193
Cliente que se dedica a los eventos, nos consume cortinas me pide tarifa de ello, según el cliente nos las compra todas