AFEMSA : Alta Frecuencia Electronica Maquinaria Servimp Armengol S.L.
C/ Almeria, 21 08014 Barcelona

Servimp Armengol S.L. ha absorbido los empleados de AEM y está en con-
diciones de ofrecer los mismos servicios técnicos que hacía AEM.
Tel. 934626043  Fax. 933817106  mail : servimparmengol@telefonica.net
Sr. Eduard Armengol                    www.afemsa.com

Disponen de Repuestos y Material, relacionados con la maquinaria de
soldadura por alta frecuencia