Enero 2023 .
Los cambios de lona de tejido Recscreen o Soltis 96 le aplicaremos un Dto. del 60% pero lo expresamos en neto. Sin reflejar dto.
Los metrajes los cobraremos y nos los cobrarán :  Lisos y Ltdos Recasens ....... 6.23 € / m.lineal  ( 5.19 €/m2 )
                                                                                 Estampados Recasens  ....... 7.63 € / m.lineal  ( 6.36 €/m2 )

