01/24 Tenía un cofre y un B.I. de Persitec. Dice que le hace el 55%
01/23 Le aplicamos el descuento del 50+10 a cambio de pasarnos todos los pedidos a nosotros en vez de a Persitec ( 50+5 ). ( Potencial 40.000 )
28/12/22  No está de acuerdo con una factura de asistencia a Mallorca cuando en el presupuesto se le especificaba muy claramente. Pido riesgo en fecha 30/12/22 y no nos conceden nada.
21/10/19 Toldum le ha ofrecido el 54%,los ha probado ,pero dice que no les comprará.Seguirá con Persitec como primer proveedor (le funcionan muy bien) y con Solplay como segundo

22 Mayo 19
Para solucionar el tema que venimos arrastrando de la fac 623-2018 por el tema de unos leds que el cliente al final le anuló y no los puede aprovechar. Nos comprometemos a hacerle una FAR por el importe total pero sólo se le compensará cuando realice un consumo de 20.000 €