
Baja el riesgo de Cesce de 50.000 a 13.000 euros en fecha 15/04/2019


Riesgo Cesce : 50.000 (29/06/16)
Factor Riesgo : 6
Código Asegurado : 267

Cliente que trabaja principalmente en toldos y puertas de garaje.
Realiza las instalaciones a Fechar y Jaal. Fabrica con Mitjavila.
Interesado en lonas, parasoles, etc.