
30/05/18
Eliminación de riesgo por nula relación comercial

Nº PROVEEDOR   3679

26/03/13
* Lona Interior DTM'S => 2295 x 1300 mm med. acabada (110.32 eur)
* Lona Interior Medallon => 2295 x 750 mm med. acabada (101.36 eur)
Precios Manconfor (98.50 eur / DTM'S)
(90.50 eur / Medallones)

27/07/12 : * Flap (racimo),  PVC GRIS 300 cm ==> 6.55 m / unidad
* Consola SE-370  PVC GRIS 300 cm ==> 3.55 m / unidad
HORARIO : DE 9 A 17 /HORAS