Riesgo Cesce = 0
Riesgo Interno = 1000
Código Asegurado = 181

Según Pyod nos dice que tiremos el pedido para delante porque lleva
trabajando un año y no ha tenido incidencias. Hay que valorar cada
pedido y si sube mucho importe avisad a Jordi para saber como proceder
Hay que llevar un control estricto de sus pedidos.