01/12/23  Riesgo en Cesce = 0   MOTIVO: PATRIMONIO NETO NEGATIVO.
 Dice que se ha mirado la tarifa 2022 que les deje y con el 50 +5 estamos a la altura de Persitec
Tiene que pedir 2 toldos y quiere probar con Solplay(dice que Persitec es más persianero)               