Riesgo Cesce : 5000  Anulamos el 20/10/17 por no tener consumo
Factor Riesgo : 7
Código asegurado : 183


Cliente que trabaja en estores, cortinas y toldos. Normalmente compra
terminado.  Presenta interés.