
el 13/03/21 baja el riesgo a 8000
Riesgo Cesce : 30.000 (12/05/16)
Factor Riesgo : 3
Código Asegurado : 254




10% DTO. TOLDOS, C.LONA Y CORTINAS
PORTE DEBIDOS ( LO QUE COBRE LA AGENCIA)