02/24  José Luís verifica que le hacen un Dto. 55% lineal ( Ve la factura de un cambio de lona )
09/05/23  T. Mar ( Dto. 58% lineal ) - Rales con cargo

14/04/2023 sube riesgo a 25.000

Sube riesgo a 8000 el 10/04/2021

11/04/2020 baja el riesgo de 30.000 a 20.000 y el 17/1072020 pasa el riesgo a 6000

23/12/14 Disminución del riesgo a 8.000 euros

