Precios para ollaos de alimentación continua :  15/06/11

Ollaos            O-115/23 Niquel ...  13.54 euros / millar
Arandela con tubo A-115/23 Niquel ...   9.04 euros / millar

Cajas de 20.000 unidades ( bolsas de 1000 )