Anulo riesgo en Cesce en fecha 07/05/2019

En fecha 15/04/2019 baja el riesgo de Cesce a 8.000 euros

Riesgo Cesce : 30.000 euros
Factor Riesgo : 5
Código Asegurado : 144

Cliente que trabaja principalmente en estores y cortinas. También ins-
tala algunos toldos. Interesado en lonas, parasoles y tb. toldo termi-
nado.