En fecha 14/04/2023 sube riesgo a  42000


Enero 23.  Toldos Mar le ofrece un 55% Dto. Nosotros actuamos subiendo su descuento del 50+5 al 50+10

En fecha 11/04/2020 pasa a 30.000
Factor de riesgo: 1




