El 08/09/2025 baja riesgo de 26000 a 16000



01/24 le proponemos mejorar las condiciones con una propuesta vía rappel según escalado de consumo. El viernes 26 le confirma a José Luís que está de acuerdo con la propuesta.
Dto. Base : 55 %
Rappel para consumo entre 40.000  -   64.999 €  ........ 2 %
Rappel para consumo entre 65.000  -   74.999 €  ........ 4 %
Rappel para consumo entre 75.000  -   84.999 €  ........ 5 %
Rappel para consumo entre 85.000  -   94.999 €  ........ 6 %
Rappel para consumo entre 95.000  - 109.999 €  ........ 7 %
Rappel para consumo superior a  110.000 €         ........ 8 %

28/01/20  Toldos Mar le ofrece un 58% Dto.
Riesgo Cesce : 30.000  (26/07/16) ojo!! cambio de riesgo a 15.000 el 09/05/2020

Factor Riesgo : 3
Código Asegurado : 271