OJO MOROSO
10% DTO.
25% MOTORES

22/02/11
Instalador autónomo. Exigir mensualmente el recibo de autónomo y el
seguro de responsabilidad civil.

B.I. ..............  90 euros
B.I. con motor .... 160 euros ( incluye instalación )
B.P.R. / TELON ....  80 euros
Cambios de lona ...  60 euros
Cofres ............ 100 euros
Cofre con motor ... 170 euros
Marinos aprox ..... 150 euros

Obra :

B.I. ..............  60 euros
Vertical cable ....  50 euros