OJO NO TIENE RIESGO

Instalador autónomo. Le monta a Verdún entre otros

10/06/25  Cesce le quita todo el riesgo
07/05/25  Cesce le reduce el riesgo al 50% de 10.000 €. Seguir vigilando evolución