Riesgo Cesce : 70.000
Factor Riesgo : 3
Código Asegurado : 163

Datos Fiscales : GUNNI TRENTINO HOME, S.L.
C/ Basilica, 18 5ºA
28020 Madrid
CIF : B85578672

Dirección Envío facturas : GUNNI TRENTINO HOME CENTRAL
Att. Pilar Díaz           C/ Lago carucero s/n P.I. COBO CALLEJA
pdiaz@gth.es              28947 Fuenlabrada
Madrid
Tel. 916424410