el riesgo a fecha 13/01/2023   0


el riesgo el 09/04/2022   20000



En fecha 11/04/2020 pasa a 15.000
Factor de riesgo: 3

28/08/18
Realiza vacaciones del 01 al 16 de septiembre ambos incluídos

12/2017
* Motores y Automatismos : Tarifa Somfy ......  Dto. 30%

   2018: Compras a Persitec,Jovisol,Saxun,Gibus,Navarrete...

29/11/2020 Lona Solada Siempre - Javi
