ojo baja el riesgo a 22000 el 14/12/2020

Riesgo Cesce : 49.900
Factor Riesgo : 4
Código Asegurado : 102

02/03/15
Riesgo concedido al cliente por importe de 49.900 euros.
A partir del próximo pedido se le podrá girar siempre que nos propor-
ciene los datos bancarios y nos envíe firmada la autorización banca-
ria B2B.