28/03/25  Le ha visitado Mecano y le ha ofrecido 50+20
07/03/25  Le pondremos el precio de Persitec con el 58% de dto. en B.I. y cofres. Los pedidos para que no haya problema pasarán por Jordi

Aumenta riesgo a 16000 el 13/04/2024

04/24 Toldum : Dto. 58% Gral

09/23 Persitec : B.I.  Tarifa Solplay  50+10
                          Persitec ==>  Cofres y B.I. :  Dto. : 58%
                                                 Resto : 55% Dto.

03/23  Toldum :  Cofres y B.I.  ( Dto. 58% )
                           Resto ( 55% )

30/04/21 Acordamos ofrecerle en material de Somfy para estocar :  Motores : Tarifa Somfy ..............  Dto. 40%
riesgo cesce 09/04/2022 10000
                                                                                                            Automatismos : Tarifa Somfy ..... Dto. 35%

Riesgo Cesce en fecha 10/04/2021 8000                                          


Riesgo Cesce : En fecha 11/04/2020 pasa a 15.000

Factor riesgo : 3
Código asegurado : 27

03/19  Instalación del Portal y compromiso de aumentar las ventas
01/19  Bonificaciones por máx : 10% ( ayudas a exposiciones y promociones general ) 
           

03/13  Lonper le aplica un 40% + 15% de Dto. Le suministra material
de Gaviota fundamentalmente por precio.


