Cliente pequeño que hace muchas instalaciones para otras empresas.
Interesado en tejidos y toldo terminado.
Riesgo Cesce : 3000   (01/02/16)  baja en Cesce 06/03/2020 por falta de relación comercial
Factor Riesgo : 7
Código Asegurado : 223