17/11/15 De momento rebajamos el riesgo interno a 1.000 euros. No de-
muestra necesitar más pues no tiene consumo suficiente.
No tiene riesgo, tras comentarlo con Pyod se decide que le concedamos
5.000 euros con carácter interno.