23/04/24  Toldum : Tarifa 2024 ....  58% dto. General 
                                                 ....  60% dto. Cofres y B.I. de Llaza (no les gusta).
                Han tenido problemas con 3 Storbox 300 que montaron de 600 cm (no cierran bien,los perfiles son endebles,las pletina de anclaje débil etc). El comercial de Llaza les ha dicho que máximo 500 cms.

               Toldos Mar : Dto. 60% general

04/23 Toldum les aplica el 55%,pero les ha ofrecido temporalmente el 58%(a sus instaladores no les gusta instalar Llaza)
31 Enero 2023
Compra a Toldum y le hace un 55% Dto.