PANCANTA DE ANCHO DE 100 : 6.01 EUROS METRO LINEAL (COMPLETA) CADA 1MT
OLLAOS
PANCANTA PARA DOBLADILLO Y OLLAOS:3.5EUROS M2

Pancarta Opaca (150) : 12.75 euros/m.lineal ==> 8.50 euros/m2

01/01/11
PANCARTA COMPLETA A 6.31 EUROS METRO LINEAL
DOBLADILLO Y OLLAOS A 3.8
SOLDAR PANCARTA : 4.50 EUROS METRO LINEAL