05/09/24   Solplay le aplicará los mismos precios.

05/09/24   Lonfil le hace un 35% Dto. sobre la tarifa de Gaviota ( Junio 2024 ) excepto en tubo de enrolle que le aplica un 25%  ( Alb. 20241181 - 20 Agosto )
                 Metraje de Lona : 7.717 €/m2 ==> 9.26 €/m.lineal  Dto. 10% en algunos casos
                 Motores y Adaptadores Free Max ......  Dto. 55%
                 Emisores ............................................   Dto. 50%

31/05/24  Lonfil le hace un 35% Dto. sobre la tarifa de Gaviota antes de la subida del 01 Junio 2024 y le cobra los rales standar con el incremento correspondiente. El tubo estructural con regleta le cobra con el incremento del 50% como ral especial.  Alb. 2024-A20240684 de 15/05/2024
                Em lonas de Recasens le cobra a 8.06 euros/m2 = 9.67 euros m. lineal

ojo!! cesce anula riesgo a 29/09/2020


02/20  Revisamos precios y se le confecciona una tarifa a medida que se activará en Quartup cuando comience a comprar.  Tubo Ø70 ...  2.81 €/m neto
           Consumos 2019 : Lonfil A  24637 €
                                        Lonfil B  18948 €
                                        Tivanti     2214 € en producto acabado  ( Dto. 46+6 % 
                                        Recasens  1500 € metrajes
                                    
          Persitec le ofrece Dto. 50%  

31/08/18 Solicitud de riesgo de 4000 €. Respuesta 0 - Revisión del riesgo en 09/19 de forma extraordinaria por Iván Úbeda
Accesorios y perfiles de Gaviota : Tarifa 2018 + 6% ( Dto. 40% ). Venta directa de accesorio