17/05/19
Renovamos riesgo al comenzar a trabajar de forma habitual. Riesgo 30.000  F.R. 5

30/05/18
Eliminación de riesgo por nula relación comercial

Riesgo Cesce : 30.000 (09/06/16)
Factor Riesgo :3
Código Asegurado : 260

Visita comercial 15/10/18 me comenta que esta comprando a HNG pero que quiere empezar a trabajar con nosotros por cercanía y por que le ofrezco el servicio de montaje.
Condiciones del 50%
Color ral standar S/C
le paso oferta de pérgola biocllimatica