Riesgo Cesce : 10.000
Factor riesgo : 5
Código asegurado : 206

SIN DTO.
02/02/12  Lonper le ofrece Dto. 40%. HNG no lo sabemos pero estimamos
un 50%
En cuanto a las cortinas enrollables compra a Murtra y Tribas.
Nosotros le hemos ofrecido un 60% dto.