ojo!!, 29/09/2020 cesce anula riesgo


Septiembre 2019
Riesgo : 4.000 € de forma extraordinaria ( Iván Úbeda ), F.R. 7. En 2018 facturó 387.000 €, pérdidas de -43.000 €, activo enorme de 480.000 € Fondos Propios. En 2017 pérdidas de 41.496 €, dos años de pérdidas consecutivos. No hay ninguna incidencia de pagos registrada ni este año ni anteriores. Vigilar de cerca pues los datos de balance son nefastos.

5-10-18  METALISTA Y PERSIANERO QUE INSTALA TOLDOS. COMPRABAN A PERSITEC Y AHORA COMPRAN A TOLDUM
                        