Cese de actividad

ojooooo riesgo 0 el día 15/06/2021


Actualización de la información ( Enero / 20 )
Consumo :  63.000 € a Navarrete / 19.000 € a Lonper
Corrección de la información ( 15/02/19 )
NV Dto. 44% Dto + 3% RAPPEL  ( 9.000 € x punto ) Máximo 3%
Lonper  40+25%
Consumo :  56.000 € a Navarrete / 18.000 € a Lonper
                  116 cambios de lona ( Navarrete )
                    84 B.I. Premium y Omegas ( entre los dos )
                    72 Telones a Navarrete
                    40 BPRT a Navarrete
                     7 Cofres Ares ( entre los 2 )
                     7 Correderos 80x40 a Navarrete
                     3 Semicofres a Navarrete

*************************************************
Hija de Aris
2018
NV  Dto. 47% + 1% cada 9000 euros
Lonper : Dto 40% + 10%

